-21 -16 -12 -9 -7 -6 -4 -2 2 4 6 12

University of Colorado

Love 50 s

group velocity variation dU/U (%) ( average velocity 4.3 km/s )

UCSD/USGS

80˚W

40˚W

60˚S

60˚S

40˚S

40˚S

20˚S

20˚S

0˚

0˚

20˚N

20˚N

difference in % between two maps